RHEINISCH- WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

LEHR- UND FORSCHUNGSGEBIET INFORMATIK II

RWTH Aachen · D-52056 Aachen · GERMANY http://www-i2.informatik.rwth-aachen.de/lufgi2

Prof. Dr. J. Giesl D. Dlugosz

1. Übung zu ”Automatisierte Programmverifikation “, SS 03 Abgabe: Mi, 07.05.03, in der Frontalübung

Aufgabe 1 (3 Punkte)

Eine Substitution σ heißt allgemeinster Unifikator (most general unifier, mgu) von zwei Termen s und t, falls σ ein Unifikator von s und t ist und für jeden Unifikator θ von s und t eine Substitution λ existiert mit θ = λ ∘ σ. (Hierbei bezeichnet λ∘σ die Komposition der Substitutionen σ und λ und ist definiert durch (λ∘σ)(x) = λ(σ(x)) für alle x ∈ V .)

Bestimmen Sie für die folgenden Termpaare jeweils den allgemeinsten Unifikator sowie ihre Matcher, sofern diese existieren. (Die Matcher eines Termpaares s,t sind die Substitutionen σ_1 und σ_2 mit σ_1(s) = t und σ_2(t) = s.) Für alle folgenden Terme t gilt V (t) ⊆ {x,y,z,u,v,w}.

a) f (x,g(y,b),z), f (y,g(h(a),z),b)

b) f (h(x),g(a,x),g(y,y)), f (u,g(a,h(v)),g(v,h(u)))

c) g(h( f (x),a),x,h( f ( f (x)), f ( f (x)))), g(h(v,a),u,h(w, f (v)))

d) f (a(b(x)),d(e(y)),g(z)), f (z,v,g(y))

e) f (x,g(y,x)), f (y,g(h(a),z))

f) f (z,g(y,y)), f (y,g(x,z))

g) h( f (x), f (y)), h( f ( f (y)), f (x))

http://www-i2.informatik.rwth-aachen.de/lufgi2/apv03/ 1