Interpretation I = (A, α, β) • A ist der Träger mit A ≠ ∅ • α ist die Deutung von Funktions- und Prädikatssymbolen – α_f : A^n → A für alle f ∈ Σ_n – α_p ⊆ A^n für alle f ∈ Δ_n • β ist die Variablenbelegung mit β : V → A

Interpretation von Termen I : T (Σ, V) → A

I(X) = β(X) für X ∈ V I(f(t_1, . . . , t_n)) = α_f (I(t_1), . . . , I(t_n)) für f ∈ Σ_n und t_1, . . . , t_n ∈ T (Σ, V)